%  Copyleft (c) 1997 by Mark Koennecke at PSI, Switzerland.
%
%
%  This software is distributed in the hope that it will be useful,
%  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
%  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
%  GNU General Public License for more details.
%
%  You may already have a copy of the GNU General Public License; if
%  not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,
%  Cambridge, MA 02139, USA.
%

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[dvips]

\setlength{\oddsidemargin}{-.1in}
\setlength{\evensidemargin}{0in}
\setlength{\topmargin}{0in}
\addtolength{\topmargin}{-\headheight}
\addtolength{\topmargin}{-\headsep}
\setlength{\textheight}{8.9in}
\setlength{\textwidth}{6.2in}
\setlength{\marginparwidth}{0.5in}

\begin{document}
\title{The NeXus Application Programmer's Interface}

\author{Mark K\"onnecke\\
  Labor f\"ur Neutronenstreuung\\
  Paul Scherrer Institut\\
  CH-5232 Villigen PSI\\
  Switzerland\\       
  Mark.Koennecke@psi.ch \\
  Przemek K\l{}osowski\\
  U. of Maryland \& NIST \\       
  przemek.klosowski@nist.gov 
}

}

\maketitle
\tableofcontents
\end{document}
