%  Copyleft (c) 1997-2000 by Mark Koennecke at PSI, Switzerland.
%
%  major upgrade: Mark Koennecke, July 2003 
%
%

\documentclass[12pt]{report}
\usepackage{epsf}
\setlength{\oddsidemargin}{-.1in}
\setlength{\evensidemargin}{0in}
\setlength{\topmargin}{0in}
\addtolength{\topmargin}{-\headheight}
\addtolength{\topmargin}{-\headsep}
\setlength{\textheight}{8.9in}
\setlength{\textwidth}{6.2in}
\setlength{\marginparwidth}{0.5in}
\setlength{\parindent}{0cm}
\setlength{\parskip}{.2cm}

\begin{document}
\title{The SICS Programmers Reference}

\author{Mark K\"onnecke\\
  Labor f\"ur Neutronenstreuung\\
  Paul Scherrer Institut\\
  CH-5232 Villigen PSI\\
  Switzerland\\       
  Mark.Koennecke@psi.ch \\
}


\maketitle
\tableofcontents
\include{overview}
\include{proto}
\include{kernelguide}
\include{command}
%%\include{oguide}
\include{sicsdriver}
\include{site}
\end{document}










