\doxysection{core/src/\+Frame.cpp File Reference}
\hypertarget{Frame_8cpp}{}\label{Frame_8cpp}\index{core/src/Frame.cpp@{core/src/Frame.cpp}}
{\ttfamily \#include \"{}aare/core/\+Frame.\+hpp\"{}}\newline
{\ttfamily \#include \"{}aare/utils/logger.\+hpp\"{}}\newline
{\ttfamily \#include $<$cassert$>$}\newline
{\ttfamily \#include $<$iostream$>$}\newline
\doxysubsubsection*{Namespaces}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
namespace \mbox{\hyperlink{namespaceaare}{aare}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em \doxylink{classaare_1_1Frame}{Frame} class to represent a single frame of data model class should be able to work with streams coming from files or network. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}
